EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4c

Stand/Datum des Downloads:

26.03.2024

Anlage 4c zum BAT-KF[1]

Anlage 4c zum BAT-KF

KR-Anwendungstabelle
Tabellenentgelt
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. März 2024

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

12a

–

4.948,84

5.114,94

5.651,24

6.276,41

6.552,17

11b

–

4.847,09

4.999,09

5.379,10

5.833,89

6.007,57

11a

–

4.734,92

4.883,26

5.254,07

5.757,88

5.849,82

10a

–

4.622,78

4.767,43

5.129,03

5.390,13

5.457,55

9d

–

4.398,42

4.535,73

4.878,96

5.089,81

5.187,87

9c

–

4.174,11

4.304,05

4.628,90

4.844,63

4.942,71

9b

–

3.951,87

4.072,74

4.415,60

4.581,08

4.685,28

9a

–

3.770,53

3.951,87

4.072,74

4.305,27

4.403,33

8a

3.304,71

3.490,40

3.647,59

3.849,10

4.011,86

4.239,52

7a

3.090,45

3.304,69

3.490,40

3.776,15

3.919,00

4.066,15

4a

2.807,56

2.990,59

3.161,86

3.526,14

3.619,00

3.790,39

3a

2.718,00

2.950,63

3.019,01

3.133,28

3.219,01

3.420,40

2a

2.712,81

2.840,53

2.880,71

2.938,11

3.027,76

3.130,21

Die jeweils geltende Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungenverordnung – PflegeArbbV) ist zu beachten.

[1]

Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4c geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 13. Juni 2018; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege vom 13. November 2019; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4c geändert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 31. Mai 2023; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023.