EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4a

Stand/Datum des Downloads:

05.03.2024

Anlage 4a zum BAT-KF[1]

Anlage 4a zum BAT-KF

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig ab 1. März 2024

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

6.752,60

7.462,02

8.134,09

8.582,18

8.686,69

15

5.504,00

5.863,92

6.265,40

6.813,49

7.377,29

7.748,20

14

5.003,84

5.329,75

5.755,37

6.227,68

6.754,16

7.132,13

13

4.628,76

4.985,95

5.392,57

5.834,04

6.353,53

6.635,44

12

4.170,32

4.581,34

5.061,67

5.594,63

6.220,01

6.516,74

11

4.032,38

4.410,41

4.765,62

5.151,01

5.678,44

5.975,19

10

3.895,33

4.191,53

4.528,25

4.893,44

5.300,10

5.433,63

9

3.566,89

3.814,56

3.969,97

4.429,89

4.702,42

5.018,11

8

3.281,44

3.486,59

3.628,68

3.770,54

3.922,69

3.995,85

7

3.095,23

3.331,58

3.472,38

3.614,47

3.748,49

3.820,45

6

3.042,04

3.236,55

3.372,94

3.507,92

3.640,49

3.708,02

5

2.928,99

3.117,67

3.245,11

3.380,06

3.505,47

3.570,28

4

2.802,62

2.993,55

3.153,75

3.253,48

3.353,20

3.411,60

3

2.762,69

2.968,02

3.017,99

3.132,21

3.217,92

3.296,43

2Ü

2.601,60

2.835,82

2.921,62

3.036,03

3.114,63

3.173,31

2

2.582,16

2.784,28

2.834,67

2.906,58

3.064,63

3.229,97

1b

2.756,24

2.831,84

2.874,07

2.938,10

3.027,76

3.130,21

1a

2.579,22

2.591,59

2.603,25

2.633,60

2.670,02

2.707,59

1

–

2.389,58

2.426,71

2.467,55

2.504,69

2.578,96

Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.[2]

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

[1]

Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023; Anlage 4a geändert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023.

[2]

Satz eingefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023 (KABl. 2024 I Nr. 5 S. 10).