EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4a Archiv-9

Stand/Datum des Downloads:

19.03.2024

Anlage 4a zum BAT-KF[1]

Anlage 4a zum BAT-KF

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

5.765,67

6.390,93

6.983,30

7.378,23

7.470,36

15

4.584,49

5.000,77

5.260,14

5.840,78

6.339,54

6.667,67

14

4.151,65

4.528,23

4.841,03

5.245,42

5.788,30

6.119,17

13

3.827,03

4.196,02

4.479,41

4.893,73

5.433,88

5.683,28

12

3.430,90

3.796,05

4.276,90

4.741,63

5.315,77

5.578,27

11

3.312,60

3.656,01

3.941,33

4.311,77

4.836,69

5.099,20

10

3.194,27

3.497,22

3.775,33

4.064,56

4.501,99

4.620,12

9

2.865,63

3.126,71

3.273,66

3.685,60

3.975,34

4.245,23

8

2.656,52

2.890,09

3.017,56

3.137,78

3.269,20

3.343,02

7

2.493,12

2.729,06

2.877,36

3.004,81

3.111,25

3.189,58

6

2.446,41

2.662,97

2.788,15

2.909,22

3.007,98

3.081,00

5

2.347,55

2.555,40

2.673,48

2.794,54

2.894,01

2.955,27

4

2.236,29

2.438,63

2.587,48

2.676,80

2.766,11

2.818,41

3

2.201,29

2.407,15

2.462,55

2.564,71

2.641,37

2.711,60

2Ü

2.084,42

2.297,88

2.374,56

2.476,80

2.547,07

2.599,50

2

2.037,85

2.234,74

2.290,29

2.354,37

2.495,22

2.642,56

1b

2.196,27

2.276,98

2.325,49

2.382,55

2.462,45

2.553,75

1a

2.035,08

2.059,31

2.080,10

2.108,64

2.142,87

2.177,12

1

–

1.858,85

1.893,38

1.931,37

1.965,91

2.034,98

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

Anlage 4a zum BAT-KF

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig vom 1. Januar 2019 bis zum 29. Februar 2020

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

5.943,83

6.588,41

7.199,08

7.606,22

7.701,19

15

4.788,35

5.141,23

5.481,38

6.004,84

6.517,61

6.854,95

14

4.335,98

4.655,42

5.025,89

5.451,94

5.950,88

6.293,73

13

3.996,72

4.335,42

4.685,32

5.093,03

5.586,51

5.842,91

12

3.582,23

3.956,45

4.407,89

4.890,86

5.465,08

5.734,95

11

3.457,10

3.803,91

4.119,43

4.477,63

4.972,55

5.242,43

10

3.331,93

3.613,93

3.915,01

4.238,32

4.628,44

4.749,89

9

3.020,16

3.258,72

3.403,99

3.824,85

4.085,40

4.370,07

8

2.769,15

2.971,27

3.102,32

3.231,30

3.370,30

3.439,92

7

2.598,38

2.822,59

2.958,18

3.089,21

3.209,21

3.279,17

6

2.549,58

2.739,94

2.866,46

2.990,93

3.107,94

3.173,47

5

2.445,99

2.630,06

2.748,57

2.873,03

2.985,28

3.045,87

4

2.329,99

2.514,19

2.663,27

2.755,21

2.847,13

2.900,97

3

2.293,39

2.488,41

2.537,24

2.642,50

2.721,49

2.793,85

2Ü

2.148,83

2.368,88

2.447,93

2.553,33

2.625,77

2.679,82

2

2.122,60

2.316,97

2.366,14

2.432,35

2.577,86

2.730,08

1b

2.287,64

2.360,77

2.402,46

2.461,41

2.543,96

2.638,28

1a

2.119,74

2.135,09

2.148,95

2.178,43

2.213,80

2.249,18

1

–

1.936,08

1.972,06

2.011,62

2.047,60

2.119,52

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

Anlage 4a zum BAT-KF

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig ab 1. März 2020

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

6.006,83

6.658,25

7.275,39

7.686,85

7.782,82

15

4.860,31

5.190,81

5.559,47

6.062,74

6.580,45

6.921,06

14

4.401,04

4.700,31

5.091,13

5.524,82

6.008,27

6.355,34

13

4.056,62

4.384,61

4.757,99

5.163,37

5.640,38

5.899,26

12

3.635,65

4.013,07

4.454,13

4.943,53

5.517,78

5.790,26

11

3.508,11

3.856,11

4.182,29

4.536,17

5.020,49

5.292,98

10

3.380,51

3.655,13

3.964,32

4.299,65

4.673,08

4.795,69

9

3.074,70

3.305,30

3.450,00

3.874,00

4.124,25

4.414,13

8

2.808,91

2.999,92

3.132,23

3.264,31

3.405,98

3.474,11

7

2.635,53

2.855,60

2.986,70

3.119,00

3.243,78

3.310,79

6

2.586,00

2.767,11

2.894,11

3.019,78

3.143,22

3.206,10

5

2.480,74

2.656,42

2.775,08

2.900,74

3.017,50

3.077,85

4

2.363,07

2.540,85

2.690,02

2.782,88

2.875,73

2.930,10

3

2.325,89

2.517,08

2.563,61

2.669,96

2.749,76

2.822,87

2Ü

2.171,61

2.393,99

2.473,88

2.580,40

2.653,60

2.708,23

2

2.152,51

2.346,00

2.392,92

2.459,87

2.607,03

2.760,98

1b

2.319,89

2.390,28

2.429,61

2.489,23

2.572,70

2.668,09

1a

2.149,63

2.161,78

2.173,24

2.203,05

2.238,82

2.274,60

1

–

1.963,34

1.999,81

2.039,93

2.076,42

2.149,37

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

[1]

Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018.