EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4c Archiv-5

Stand/Datum des Downloads:

14.03.2024

Anlage 4c zum BAT-KF[1]

KR-Anwendungstabelle
Tabellenentgelt monatlich in Euro
gültig ab 1. September 2011

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

12a

3.524,35

3.903,90

nach 2 J. St. 3

4.391,89

nach 3 J. St. 4

4.608,77

11b

–

3.524,35

3.996,07

4.212,96

11a

3.199,03

3.524,35

nach 2 J. St. 3

3.996,07

nach 5 J. St. 4

–

10a

3.090,59

3.307,48

nach 2 J. St. 3

3.719,55

nach 3 J. St. 4

–

9d

3.014,68

3.285,79

nach 4 J. St. 3

3.502,67

nach 2 J. St. 4

–

9c

2.927,93

3.133,97

nach 5 J. St. 3

3.329,16

nach 5 J. St. 4

–

9b

2.667,67

3.014,68

nach 5 J. St. 3

3.133,97

nach 5 J. St. 4

–

9a

2.667,67

2.759,84

nach 5 J. St. 3

2.927,93

nach 5 J. St. 4

–

8a

2.223,05

2.364,03

2.483,32

2.580,92

2.759,84

2.927,93

7a

2.060,40

2.223,05

2.364,03

2.580,92

2.689,35

2.801,05

4a

1.845,67

1.984,48

2.114,61

2.391,14

2.461,63

2.591,75

3a

1.762,19

1.951,94

2.006,18

2.092,93

2.158,00

2.310,89

Stundenentgelte in Euro
mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)
gültig ab 1. September 2011

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

12a

20,78

23,02

25,90

27,18

11b

–

20,78

23,56

24,84

11a

18,87

20,78

23,56

–

10a

18,22

19,50

21,94

–

9d

17,78

19,38

20,66

–

9c

17,27

18,48

19,63

–

9b

15,74

17,78

18,48

–

9a

15,74

16,28

17,27

–

8a

13,11

13,95

14,64

15,22

16,28

17,27

7a

12,16

13,11

13,95

15,22

15,86

16,51

4a

10,89

11,70

12,47

14,10

14,52

15,29

3a

10,40

11,51

11,83

12,34

12,73

13,63

Stundenentgelte in Euro
für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)
gültig ab 1. September 2011

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

12a

21,05

23,32

26,24

27,53

11b

–

21,05

23,87

25,17

11a

19,11

21,05

23,87

–

10a

18,46

19,76

22,22

–

9d

18,01

19,63

20,92

–

9c

17,49

18,72

19,89

–

9b

15,94

18,01

18,72

–

9a

15,94

16,49

17,49

–

8a

13,28

14,12

14,83

15,42

16,49

17,49

7a

12,31

13,28

14,12

15,42

16,07

16,73

4a

11,03

11,85

12,63

14,28

14,71

15,48

3a

10,53

11,66

11,98

12,50

12,89

13,80

[1]

Anlage 4 c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.