EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4a Archiv-5

Stand/Datum des Downloads:

13.03.2024

Anlage 4a zum BAT-KF[1]

Tabellenentgelt monatlich in Euro[2]
gültig ab 1. September 2011

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

4749,75

5264,84

5752,83

6078,17

6154,08

15

3723,88

4131,64

4283,45

4825,66

5237,73

5508,84

14

3372,53

3741,23

3958,12

4283,45

4782,28

5053,38

13

3109,02

3448,44

3632,80

3990,64

4489,48

4695,53

12

2786,96

3090,59

3524,35

3903,90

4391,89

4608,77

11

2689,35

2982,16

3199,03

3524,35

3996,08

4212,96

10

2591,75

2873,70

3090,59

3307,48

3719,55

3817,15

9

2289,21

2537,53

2667,67

3014,68

3285,79

3502,67

8

2142,81

2374,87

2483,32

2580,92

2689,35

2757,67

7

2006,18

2223,05

2364,03

2472,47

2553,81

2629,72

6

1967,13

2179,67

2288,12

2391,14

2461,63

2532,13

5

1884,71

2087,51

2190,52

2293,55

2369,46

2423,68

4

1791,45

1984,48

2114,61

2190,52

2266,43

2310,89

3

1762,19

1951,94

2006,18

2092,93

2158,00

2217,64

2Ü

1684,09

1865,20

1930,27

2017,01

2076,66

2121,13

2

1625,54

1800,13

1854,35

1908,58

2027,85

2152,57

1

–

1448,79

1474,81

1507,35

1537,70

1615,78

Stundenentgelte in Euro
gültig ab 1. September 2011
mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

28,01

31,05

33,93

35,84

36,29

15

21,96

24,37

25,26

28,46

30,89

32,49

14

19,89

22,06

23,34

25,26

28,20

29,80

13

18,33

20,34

21,42

23,53

26,48

27,69

12

16,44

18,23

20,78

23,02

25,90

27,18

11

15,86

17,59

18,87

20,78

23,57

24,84

10

15,28

16,95

18,23

19,50

21,93

22,51

9

13,50

14,96

15,73

17,78

19,38

20,66

8

12,64

14,01

14,64

15,22

15,86

16,26

7

11,83

13,11

13,94

14,58

15,06

15,51

6

11,60

12,85

13,49

14,10

14,52

14,93

5

11,11

12,31

12,92

13,53

13,97

14,29

4

10,56

11,70

12,47

12,92

13,37

13,63

3

10,39

11,51

11,83

12,34

12,73

13,08

2Ü

9,93

11,00

11,38

11,89

12,25

12,51

2

9,59

10,62

10,94

11,26

11,96

12,69

1

–

8,54

8,70

8,89

9,07

9,53

Stundenentgelte in Euro
gültig ab 1. September 2011
für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

28,37

31,45

34,37

36,31

36,76

15

22,25

24,68

25,59

28,83

31,29

32,91

14

20,15

22,35

23,64

25,59

28,57

30,19

13

18,57

20,60

21,70

23,84

26,82

28,05

12

16,65

18,46

21,05

23,32

26,24

27,53

11

16,07

17,81

19,11

21,05

23,87

25,17

10

15,48

17,17

18,46

19,76

22,22

22,80

9

13,68

15,16

15,94

18,01

19,63

20,92

8

12,80

14,19

14,83

15,42

16,07

16,47

7

11,98

13,28

14,12

14,77

15,26

15,71

6

11,75

13,02

13,67

14,28

14,71

15,13

5

11,26

12,47

13,09

13,70

14,15

14,48

4

10,70

11,85

12,63

13,09

13,54

13,80

3

10,53

11,66

11,98

12,50

12,89

13,25

2Ü

10,06

11,14

11,53

12,05

12,41

12,67

2

9,71

10,75

11,08

11,40

12,11

12,86

1

–

8,65

8,81

9,00

9,19

9,65

[1]

Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010.

[2]

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.